-2 0 2 4 6 8 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Empirical pdf (solid) and true pdf (dotted), 100 samples

-2 0 2 4 6 8 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Empirical cdf (solid) and true cdf (dotted), 100 samples

-5 0 5 10 15 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Empirical pdf (solid) and true pdf (dotted), 5000 samples

-5 0 5 10 15 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Empirical cdf (solid) and true cdf (dotted), 5000 samples