400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 0

5

10

15

20

25

30

35

MCA channel number

Frequency

Histogram ofα-particle scattering at 10^° over 60.50s

Gaussian fit over channels 900:1300 yieldsχ^2/dof = 0.93 and

μ = 1123 ± 3 σ = 76 ± 3